 VisiWin OPC Browser Hilfeindex

Wie Sie ...

Eine Verbindung zu dem OPC Server aufbauen

Die OPC Items in die VisiWin Liste kopieren

Die Variablennamen optimieren

Items in Gruppen zusammenfassen

Aufbau der ...

TreeView

OPC Item View

VisiWin View

Befehle

Menü Datei

Menü Bearbeiten

Menü Verbinden

Menü Ansicht

Menü Optionen


Befehle des Menüs Datei

Das Menü Datei enthält die folgenden Befehle:

Kopieren	Die Daten werden aus dem Fenster für die Prozessdaten in die Zwischenablage kopiert. Diese Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn der Browser ohne übergabeparameter mit dem letezten VisiWin Projekt gestartet wurde.
Beenden	Beendet VWOPCBrowser
Kopieren + Beenden	Die umgewandelten Items werden in die Zwischenablage kopiert und  VWOPCBrowser beendet


Befehle des Menüs Bearbeiten

Das Menü Bearbeiten enthält folgende Befehle:

Rückgängig	Macht die letzte Bearbeitungsoperation rückgängig
Ausschneiden	Löscht Daten aus dem Dokument und überträgt sie in die Zwischenablage
Kopieren	Kopiert Daten aus dem Dokument in die Zwischenablage
Einfügen	Fügt Daten aus der Zwischenablage in das Dokument ein
Variablen löschen	Alle Variablen aus der VisiWin Variablenliste für die Prozeßdatenbank werden gelöscht


Befehle des Menüs Ansicht

Das Menü Ansicht enthält folgende Befehle:

Symbolleiste	Blendet die Symbolleiste ein oder aus
Statusleiste	Blendet die Statusleiste ein oder aus


Befehle des Menüs Verbinden

In diesem Menü werden die in durch VisiWin konfigurierten OPC-Server Angezeigt. Durch anklicken wird eine Verbindung zu dem OPC-Server erstellt. Besteht bereits eine Verbindung zu einem anderen OPC-Server wird diese erst beendet.


Befehle des Menüs Optionen

Das Menü Optionen enthält folgende Befehle:

Trennzeichen	Das Dialogfenster für die Trennzeichen wird geöffnet. Mit den Trennzeichen können sie einstellen bei welchem Zeichen die ItemID Beendet werden Soll.
Nummerierung	Das Dialogfenster für die Numerierung wird geöffnet.
Typenkonvertierung	Öffnet eine Tabelle mit der Typenkonvertierung. Hier werden alle zur Zeit Umgewandelten Datentypen angezeigt

Befehle des Menüs Einstellungen

Übernemen + Löschen	Die Items werden nach dem Übernehmen in die VisiWin Liste aus der OPC – Liste gelöscht.


Dialog Trennzeichen

In dem Dialog Trennzeichen werden die Zeichen für die Reduzierung der ItemID ausgewählt.


Dialog Nummerierung

Durch das Reduzieren des ItemID’s auf 18 Zeichen können die Variablennamen doppelt auftreten. Dies wird durch eine Numerierung verhindert

In dem Dialog Numerierung kann die Art der Numerierung ausgewählt werden. In dem Editierfeld kann ein Text oder Zeichen zur Trennung der Numerierung von dem Variablennamen eingegeben werden.


Dialog Typenkonvertierung

In dieser Liste ist die Typenkonvertierung von VisiWin dargestellt.


Dialog Treiberauswahl

Mit diesem Dialog kann der „OPC Gruppentreiber“ konfiguriert werden.

Obejkttyp	Hier kann der Objekttype des Treibers ausgewählt werden.

Name	Der Name des Treibers wird hier bestimmt. Der Standarteintrag ist immer der Anfang des ersten ausgewählten Items

Abtastzyklus	siehe VisiWin32 Hilfe

Attribut	siehe VisiWin32 Hilfe

Kopiertreiber	siehe VisiWin32 Hilfe

Bildname	siehe VisiWin32 Hilfe

Trigger	siehe VisiWin32 Hilfe

Offset des ersten Elementes	Hier kann für das erste Element des Treibers ein Offsett angegeben werden, mit welchem der Treiber starten soll. Übelicherweise wird hier die länge eines bereits existierenden Treibers verwendet.

Addresse	In diesem Feld wird der Adressstring des Triebers vorbereitet. Alle ausgewählten Variablen, welche mit diesem String anfangen werden in die VisiWinListe übernommen.


Der Befehl Beenden (Menü Datei)

Verwenden Sie diesen Befehl zum Beenden Ihrer Sitzung mit VWOPC-Browser.

Alle Daten werden aus der Zwischenablage gelöscht.

Abkürzungen

Maus:	Doppelklicken Sie auf das Systemmenü der Anwendung.

Tastatur:	ALT+F4


Der Befehl Beenden (Menü Datei)
Der Befehl Kopieren + Beenden (Menü Datei)

Verwenden Sie diesen Befehl zum Beenden Ihrer Sitzung mit VWOPC-Browser.

Die Bearbeiteten Daten werden über die Zwischenablage automatisch in den Prozeßdatenbank bzw. den DXT–File ihres Projektes kopiert.

Dort können die Variablen mit einem Doppelklick weiter bearbeitet werden.

Der Inhalt der Zwischenablage wird durch die neuen Daten überschrieben.


Der Befehl Ausschneiden (Menü Bearbeiten)

Verwenden Sie diesen Befehl, um die aktuell markierten Daten aus dem Dokument zu entfernen und in die Zwischenablage zu übertragen. Der Befehl kann nicht ausgewählt werden, wenn momentan keine Daten markiert sind.

Das Ausschneiden und Übertragen von Daten in die Zwischenablage ersetzt die Daten, die sich vorher dort befanden.

Abkürzungen

Symbolleiste:

Tastatur:	STRG+X


Der Befehl Kopieren (Menü Bearbeiten)

Verwenden Sie diesen Befehl, um markierte Daten in die Zwischenablage zu kopieren. Der Befehl kann nicht ausgewählt werden, wenn momentan keine Daten markiert sind.

Das Kopieren von Daten in die Zwischenablage ersetzt die Daten, die sich zuvor darin befanden.

Abkürzungen

Symbolleiste:

Tastatur:	STRG+C


Der Befehl Einfügen (Menü Bearbeiten)

Verwenden Sie diesen Befehl, um eine Kopie des Inhalts der Zwischenablage an der Einfügestelle einzufügen. Dieser Befehl steht nicht zur Verfügung, falls die Zwischenablage leer ist.

Abkürzungen

Symbolleiste:

Tastatur:	STRG+V


Der Befehl Variablen Löschen (Menü Bearbeiten)

Verwenden Sie diesen Befehl, um alle Variablen aus der VisiWin Variablenliste zu Löschen.

Abkürzungen


Der Befehl Symbolleiste (Menü Ansicht)

Verwenden Sie diesen Befehl zum Ein- oder Ausblenden der Symbolleiste. Die Symbolleiste enthält einige Schaltflächen der gebräuchlichsten Befehle von VisiWin OPC-Browser, wie zum Beispiel Datei Öffnen. Wenn die Symbolleiste angezeigt wird, erscheint ein Häkchen neben diesem Menüeintrag.

Hilfe zum Gebrauch der Symbolleiste finden Sie unter Symbolleiste.


Symbolleiste

Die Symbolleiste wird horizontal oben im Anwendungsfenster unterhalb der Menüleiste angezeigt. Sie stellt per Maus schnellen Zugriff auf viele Tools von VisiWin OPC-Browser bereit.

Um die Symbolleiste ein- oder auszublenden, können Sie aus dem Menü Ansicht den Befehl Symbolleiste auswählen (ALT,A,S).

<< Add or remove toolbar buttons from the list below according to which ones your application offers. >>

Schaltfläche	Aktion

Öffnet ein neues Dokument

Öffnet ein bestehendes Dokument. VisiWin OPC-Browser zeigt das Dialogfeld Öffnen an, in dem Sie die gewünschte Datei finden und öffnen können

Speichert das aktive Dokument oder die aktive Vorlage unter dem aktuellen Namen. Wenn Sie das Dokument noch nicht benannt haben, zeigt VisiWin OPC-Browser das Dialogfeld Speichern unter an

Druckt das aktive Dokument.

Entfernt die markierten Daten aus dem Dokument und überträgt sie in die Zwischenablage

Kopiert die markierten Daten in die Zwischenablage

Fügt den Inhalt der Zwischenablage an der Einfügestelle ein

Macht die letzte Bearbeitung rückgängig. Hinweis: Einige Aktionen lassen sich nicht rückgängig machen

Geht zum ersten Datensatz innerhalb der aktuellen Auswahl

Geht zum vorherigen Datensatz innerhalb der aktuellen Auswahl

Geht zum nächsten Datensatz innerhalb der aktuellen Auswahl

Geht zum letzten Datensatz innerhalb der aktuellen Auswahl


Der Befehl Statusleiste (Menü Ansicht)

Verwenden Sie diesen Befehl, um die Statusleiste ein- oder auszublenden. Die Statusleiste beschreibt die Aktion, die vom ausgewählten Menüeintrag oder einer gedrückten Schaltfläche der Symbolleiste ausgeführt wird und zeigt den Zustand der feststellbaren Tasten an. Falls die Statusleiste angezeigt wird, erscheint ein Häkchen neben dem Menüeintrag dieses Befehls.

Hilfe zur Verwendung der Statusleiste finden Sie unter Statusleiste.


Statusleiste

Die Statusleiste wird am unteren Rand des Fensters von VisiWin OPC-Browser angezeigt. Sie können die Statusleiste im Menü Ansicht mit dem Befehl Statusleiste ein- oder ausblenden.

Während Sie sich mit den RICHTUNGSTASTEN durch Menüs bewegen, beschreibt der linke Bereich der Statusleiste die Funktion der Menüeinträge. Entsprechend dazu werden in diesem Bereich auch Beschreibungen zur Wirkung der Schaltflächen der Symbolleiste angezeigt, wenn Sie diese niederdrücken und gedrückt halten. Wenn Sie den zu einer Schaltfläche der Symbolleiste zugehörigen Befehl nicht ausführen wollen, nachdem Sie seine Beschreibung gelesen haben, lassen Sie die Maustaste los, während sich der Mauszeiger nicht mehr auf der Schaltfläche befindet.

In den rechten Bereichen der Statusleiste wird angezeigt, welche der folgenden Tasten festgestellt sind:

Anzeige	Beschreibung

UF	Die FESTSTELLTASTE ist aktiviert

NUM	Die Taste NUM ist festgestellt

RF	Die Taste ROLLEN ist festgestellt


Der Befehl Index (Menü Hilfe)

Verwenden Sie diesen Befehl, um den Inhaltsbildschirm der Hilfe darstellen zu lassen. Von diesem Bildschirm aus können Sie zu Anweisungen springen, die Ihnen Schritt für Schritt die Verwendung von VisiWin OPC-Browser zeigen, oder sich verschiedene Typen von Referenzinformationen anschauen.

Sobald Sie die Hilfe geöffnet haben, ist es immer möglich, die Schaltfläche Inhalt anzuklicken, um zum Inhaltsbildschirm zurückzukehren.


Der Befehl Hilfe verwenden (Menü Hilfe)

Verwenden Sie diesen Befehl, um Anweisungen zur Benutzung der Hilfe zu erhalten.


Der Befehl Info (Menü Hilfe)

Verwenden Sie diesen Befehl zur Anzeige des Copyright-Hinweises und der Versionsnummer Ihrer Kopie von VisiWin OPC-Browser.


Der Befehl Hilfe verwenden (Menü Hilfe)
Der Befehl Kontexthilfe

Verwenden Sie den Befehl Kontexthilfe, um Hilfe zu einem bestimmten Teil von VisiWin OPC-Browser zu erhalten. Wenn Sie die Schaltfläche "Kontexthilfe" aus der Symbolleiste auswählen, ändert sich der Mauszeiger zu einem Pfeil mit Fragezeichen. Klicken Sie dann mit der Maus irgendwo in das Fenster von VisiWin OPC-Browser, zum Beispiel auf eine andere Schaltfläche in der Symbolleiste. Das dem angeklickten Element entsprechende Hilfethema wird daraufhin angezeigt.

Abkürzung

Tastatur:	UMSCHALT+F1


Titelleiste

<< Show your application's title bar here. >>

Die Titelleiste erstreckt sich über den oberen Rand eines Fensters. Sie enthält den Namen der Anwendung und des Dokuments.

Zum Verschieben des Fensters kann die Titelleiste gezogen werden. Hinweis: Auch Dialogfelder lassen sich durch Ziehen ihrer Titelleiste verschieben.

Eine Titelleiste kann folgende Elemente enthalten:

Schaltfläche des Systemmenüs der Anwendung

Schaltfläche des Dokument-Systemmenüs

Schaltfläche für Maximieren

Schaltfläche für Minimieren

Anwendungsname

Dokumentname

Schaltfläche für Wiederherstellen


Bildlaufleisten

Bildlaufleisten werden am rechten und am unteren Rand des Dokumentfensters angezeigt. Die Bildlauffelder im Inneren der Bildlaufleisten geben die vertikale und horizontale Position innerhalb Ihres Dokuments wieder. Mit der Maus können Sie einen Bildlauf zu anderen Teilen Ihres Dokuments durchführen.

<< Describe the actions of the various parts of the scrollbar, according to how they behave in your application. >>


Der Befehl Größe ändern (Systemmenü)

Verwenden Sie diesen Befehl, um einen Vierfachpfeil anzeigen zu lassen, mit dem Sie die Größe des aktiven Fensters durch Drücken der RICHTUNGSTASTEN ändern können.

Nachdem der Zeiger zum Vierfachpfeil geworden ist:

1.	Drücken Sie eine der RICHTUNGSTASTEN (eine der Tasten NACH-LINKS, NACH-RECHTS, NACH-OBEN oder NACH-UNTEN), um den Zeiger zu dem Rand zu bewegen, den Sie verschieben möchten.

2.	Drücken Sie eine RICHTUNGSTASTE, um den Rahmen zu bewegen.

3.	Drücken Sie die EINGABETASTE, wenn die Fenstergröße Ihren Wünschen entspricht.

Hinweis: Dieser Befehl ist nicht verfügbar, wenn das Fenster als Vollbild dargestellt wird.

Abkürzung

Maus:	Ziehen Sie die Größenänderungsleisten an den Ecken oder an den Rändern des Fensters.


Der Befehl Verschieben (Systemmenü)

Verwenden Sie diesen Befehl, um einen Vierfachpfeil anzeigen zu lassen, mit dem Sie das aktive Fenster oder Dialogfeld durch Drücken der RICHTUNGSTASTEN verschieben können.

Hinweis: Dieser Befehl ist nicht verfügbar, wenn das Fenster als Vollbild dargestellt wird.

Abkürzung

Tastatur:	STRG+F7


Der Befehl Symbol (Systemmenü)
Der Befehl Symbol (Systemmenü der Anwendung)

Verwenden Sie diesen Befehl zur Verkleinerung des Fensters von VisiWin OPC-Browser zu einem Symbol.

Abkürzungen

Maus:	Klicken Sie auf die Schaltfläche für Minimieren [image] in der Titelleiste.

Tastatur:	ALT+F9


Der Befehl Vollbild (Systemmenü)

Verwenden Sie diesen Befehl zur Vergrößerung des aktiven Fensters, so daß es den gesamten verfügbaren Platz einnimmt.

Abkürzungen

Maus:	Klicken Sie auf die Schaltfläche für Maximieren [image] in der Titelleiste, oder doppelklicken Sie auf die Titelleiste.

Tastatur:	STRG+F10 vergrößert ein Dokumentfenster.


Der Befehl Schließen (Systemmenüs)

Verwenden Sie diesen Befehl zum Schließen des aktiven Fensters oder Dialogfelds.

Ein Doppelklick auf das Systemmenüfeld hat dieselbe Wirkung wie die Auswahl des Befehls Schließen.

Hinweis: Falls mehrere Fenster für ein einzelnes Dokument geöffnet sind, schließt der Befehl Schließen aus dem Dokument-Systemmenü nur ein einzelnes Fenster. Um alle Fenster auf einmal zu schließen, können Sie aus dem Menü Datei den Befehl Schließen verwenden.

Abkürzungen

Tastatur: 	STRG+F4 schließt ein Dokumentfenster.

ALT+F4 schließt das <<YourType>>-Fenster oder Dialogfeld.


Der Befehl Wiederherstellen (Systemmenü)

Verwenden Sie diesen Befehl, um das aktive Fenster in der Größe und Position wiederherzustellen, in der es sich vor der Auswahl der Befehle Vollbild oder Symbol befand.


Der Befehl Wechseln zu (Systemmenü der Anwendung)

Verwenden Sie diesen Befehl zur Anzeige einer Liste aller geöffneten Anwendungen. Mit dieser "Task-Liste" können Sie zu einer anderen Anwendung auf der Liste wechseln oder eine Anwendung schließen.

Abkürzung

Tastatur:	STRG+ESC

Die Dialogfeldoptionen

Bei der Auswahl des Befehls Wechseln zu wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung stehen:

Task-Liste

Wählen Sie die Anwendung, zu der Sie wechseln wollen, oder die Sie schließen möchten.

Wechseln zu

Aktiviert die ausgewählte Anwendung.

Task beenden

Schließt die ausgewählte Anwendung.

Abbrechen

Schließt das Dialogfeld Task-Liste.

Überlappend

Ordnet die geöffneten Anwendungen so an, daß sie einander überlappen und jede einzelne Titelleiste sichtbar ist. Diese Option hat keinen Einfluß auf Anwendungen, die auf Symbolgröße verkleinert wurden.

Nebeneinander

Ordnet die geöffneten Anwendungen so in Fenstern an, daß sie sich nicht überlappen. Diese Option hat keinen Einfluß auf Anwendungen, die auf Symbolgröße verkleinert wurden.

Symbole anordnen

Ordnet alle als Symbol dargestellten Anwendungen im unteren Teil des Bildschirms an.


Keine Hilfe verfügbar

Zu diesem Bereich des Fensters ist keine Hilfe verfügbar.


Keine Hilfe verfügbar

Zu diesem Meldungsfeld ist keine Hilfe verfügbar.

<< If you wish to author help specific to each message box prompt, then remove the AFX_HIDP_xxx values from the [ALIAS] section of your .HPJ file, and author a topic for each AFX_HIDP_xxx value.  For example, AFX_HIDP_INVALID_FILENAME is the help topic for the Invalid Filename message box. >>


Wie erstelle ich eine Verbindung zu dem Server?

Um einen Server aufzurufen muß dieser in dem aktuellen VisiWin Projekt eingetragen sein. (Konfiguration->Treiberschnitstelle: OPC-Server)

Wenn in dem VisiWin –Projekt kein Server eingetragen ist, kann mit dem VWOPC-Browser auch keine Verbindung erstellt werden.

Jetzt kann in dem Menü Verbinden der entsprechende Server ausgewählt werden, und in der TreeView werden die Items angezeigt.


Wie kopiere ich die Items in die VisiWin Liste.

Die ItemID‘s werden in der Treeview dargestellt. Aus dieser Übersicht können die Items in die Item View übernommen werden, wo eine ausführliche Darstellung der Items erfolgt. Alle in dieser Liste Ausgewählten Items werden in der VisiWin Listeblau dargestellt. Solange die Items Blau sind kann die Auswahl noch bearbeitet werden. Mit Übernehmen werden die Items fest in die VisiWin Liste eingetragen und es kann nur noch der Variablenname bearbeitet werden. (Rechte Maustaste)


Wie wird die ItemID umgeform

Zur Zeit unterstützt VisiWin nur 18 Zeichen lange Dateinamen. In allen Objekten. Deshalb muß aus der ItemID ein kürzerer eindeutiger Name erstellt werden. Dies wird unter anderem in der Control View  gemacht. Die ItemID wird nach Trennzeichen untersucht, um möglichst sinnvolle Variablennamen zu erhalten. Wenn es die Länge des Variablennamen zuläßt wird bei dem Zweiten gefundenen Trennzeichen abgeschnitten.

Mit dem Offset werden die ersten Trennzeichen nicht berücksichtigt.


Wie werden Items in Gruppen zusammengefasst?

Mit der Version 3.12 kann VisiWin32 OPC Items zu ‚Treibergruppen’ zusammenfassen. Mit der Funktion werden OPC Items in einer Gruppe mit dem Namen des entsprechenden Treibers bei dem OPC Server angemeldet.

Um lange ItemIDs zu ermöglichen, wird die ItemID in zwei Teile unterteilt. Der erste Teil wird als Adressstring in der Gruppe verwendet, und der zweite Teil ist der Variabelenname des Items.

Mit den folgenden Schritten wird eine ‚Treibergruppe’ erstellt:

1.	Die Items werden aus der Treeview in die Item View übernommen

2.	ALLE in der Gruppe verwendeten Variablen werden ausgewählt.

3.	mit der rechten Maustaste wird das Mausmenü aktiviert und dort der Befehl “als Struktur hinzufügen“ aktiviert.

4.	Alle geforderten Eingaben des Dialoges ‚Treiberauwahl’ausfüllen und mit OK bestätigen.

Nach der Bestätigung des Dialoges werden die ausgewählten Variablen und das Treiberobjekt zu der VisiWin Listehinzugefügt.


Aufbau und Funktionen der TreeView

Mit der Rechten Maustaste und Add Items können die Elemente einer Verzweigung in die Itemliste kopiert werden. Mit einem Doppelklick wird das jeweilige Element in die Liste kopiert.

Die TreeView hat in der Root die ProgID(Die Identifizierung des OPC-Servers in der Registry). Die Nächsten Punkte unterscheiden Zwischen den jeweiligen serverspezifischen Organisation der Items.

Flat Items:  Die Flat (flache) Darstellung bzw. Organisation der Items besagt, das alle Items auf der  gleichen Ebene zu finden sind. Diese Darstellung ist bei einer Großen Anzahl von Items nicht sehr vorteilhaft. Andererseits kann es passieren das OPC-Sever trotz einer rein hierarchischen Organisation Werte zurückliefern. Diese Werte sind dann leider unbrauchbar.	Herarchial Items:   Die Hierarchial (hierarchische) Darstellung bzw. Organisation ordnet die Items nach Branches (Verzweigungen) und (Leafs) Elementen.


Aufbau und Funktionen der OPC Item View

Hier werden der Aufbau und die Funktionen der OPC Item View erläutert.

In diese Liste werden die ausgewählten OPC Items eingetragen. Mit der Rechten Maustaste und Delete können die Items aus der Liste entfernt werden

Aufbau und Funktionen der VisiWin View

Hier werden der Aufbau und die Funktionen der VisiWin View erläutert.

In diese Liste werden blau die gerade Konvertierten bzw. in der OPC Item View ausgewählten Variablen eingetragen.

Mit der Rechten Maustaste kann ein übernommenes Item entweder gelöscht werden (Delete), oder der Variablenname bearbeitet werden(Edit).


Aufbau und Funktionen der Control Form

Die wichtigsten Funktionen für die Konvertierung befinden sich in der Kontrollview

Alle Löschen	Alle OPC Items werden aus der Item Liste gelöscht
Alle Hinzufügen	Alle OPC Items werden markiert und in die VisiWin Liste blau eingetragen
Übernemen	Die blau markierten Variablen werden in die Variablenliste fest übernommen.

Der Offsets und die Länge werden für die Umwandlung der ItemID in einen VisiWin Variablennamen benötigt.